From 84a9b6affd8b2f4dee9caba743628f3b7ea6a45a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Wed, 9 Oct 2019 14:01:15 +0200
Subject: =?UTF-8?q?L=C3=A4gg=20till=20f=C3=B6rtydligande=20av=20grafer\n\n?=
 =?UTF-8?q?Enligt=20svar=20fr=C3=A5n=20Erik?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/display.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/display.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/display.tex b/Dokument/Designspec/display.tex
index f713498..77607d1 100644
--- a/Dokument/Designspec/display.tex
+++ b/Dokument/Designspec/display.tex
@@ -12,10 +12,10 @@ mån av tid ska displayen även visa en karta över banan och var systemet tror
 att bilarna befinner sig.
 
 Efter körningen är avklarad ska displayen visa olika grafer. Enligt
-kravspecifikationen ska varvtid per varv och \textbf{? Mattias ska fråga
-Erik/Viktor om det här ?} visas enligt figur~\ref{fig:disp:after}. I mån av tid
-ska endast en graf åt gången visas på skärmen och ska användaren kunna välja
-vilken graf som ska visas med hjälp av tryckbara knappar längst upp på skärmen.
+kravspecifikationen ska varvtid per varv och snitthastigheten för varje segment
+visas enligt figur~\ref{fig:disp:after}. I mån av tid ska endast en graf åt
+gången visas på skärmen och användaren ska kunna välja vilken graf som ska
+visas med hjälp av tryckbara knappar längst upp på skärmen.
 
 \afterpage{%
   \clearpage
-- 
cgit v1.2.1

