From 5a83c09a6d0f8f168ce5c92f54bec6d70b7ff8e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Wed, 9 Oct 2019 20:35:08 +0200
Subject: Omformulerade och lade till detaljer vid start

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 1476186..576e149 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
-För att systemet ska hitta en spänning som gör att bilen börjar rulla men inte
-åker av banan i första kurvan ökas spänningen i början lite i taget tills bilen
-passerar den första givaren. Efter det tar det vanliga systemet vid och
-kontrollerar bilens förväntade position mot dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska börja rulla men inte
+så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen
+passerat den första givaren. Därefter ska programmet kunna göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det vanliga systemet ska ta vid och
+kontrollera bilens förväntade position mot dess uträknade position.
 
-- 
cgit v1.2.1

