From 004626d283c132738cd376bc966c61ff694e2da8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Thu, 10 Oct 2019 01:09:20 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Sm=C3=A5=C3=A4ndringar?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/system.tex | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/system.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/system.tex b/Dokument/Designspec/system.tex
index 1302fa7..89625ea 100644
--- a/Dokument/Designspec/system.tex
+++ b/Dokument/Designspec/system.tex
@@ -87,5 +87,3 @@ figur~\ref{fig:system_diagram} för ett processchema.
   stopp-knappen har tryckts ned ska systemet hoppa till resultat-skärmen och om
   inte så ska det fortsätta.
 
-  \textbf{Utöver det här ska vi införa en mer detaljerad funktionell beskrivning
-  av de olika delsystemen.}
-- 
cgit v1.2.1

