From 85db9e291b09f02ba3b0004a58ac907c30bea0bf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 19:15:16 +0100
Subject: =?UTF-8?q?L=C3=A4st=20igenom=20och=20justerat?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex
index 0d97295..45d061d 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex	
@@ -80,7 +80,9 @@ ms till "00:01.3" och 11240 till "00:11.2".
 
 main.m
 
-Huvudskriptet som startar hela systemet.
+Det script som programmet ligger i. I main.m ligger alla funktioner. 
+Det är denna fil som ska startas 
+vid systemuppstart, se \ref{app:handhavande}
 
 \subsection{Display}
 \label{app:funktioner och filer:display}
-- 
cgit v1.2.1

