From d7e377e5af673c88a789e3c9b0eff9585128b458 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 17:01:23 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20felstavat=20ord?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/05-kravbeskrivning.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/05-kravbeskrivning.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/05-kravbeskrivning.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/05-kravbeskrivning.tex
index beb6d5f..1803e6b 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/05-kravbeskrivning.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/05-kravbeskrivning.tex	
@@ -3,7 +3,7 @@
 \begin{requirements}
 	\requirementno & Programmet är skrivet i Matlab. & Ja \\\hline
 
-	\requirementno & Systemet går att köra autonomnt & Ja \\\hline
+	\requirementno & Systemet går att köra autonomt & Ja \\\hline
 
 	\requirementno & Systemet hanterar missade givare. Verifieras dels med en inprogrammerad
 	inställbar sannolikhet att en given givare hoppas över, dels av beställaren
-- 
cgit v1.2.1

