From beb8322e6bb1f1eda47d74157fa7b97ee2c5fa71 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Wed, 27 Nov 2019 15:40:47 +0100
Subject: Fixade en rubrik i teknisk dok

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex | 8 +++++---
 1 file changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex
index 3f3316c..bd9969a 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex	
@@ -1,4 +1,4 @@
-\documentclass[10pt,oneside,swedish]{lips-no_customer}
+ \documentclass[10pt,oneside,swedish]{lips-no_customer}
 
 %\usepackage[square]{natbib}\bibliographystyle{plainnat}\setcitestyle{numbers}
 \usepackage[round]{natbib}\bibliographystyle{plainnat}
@@ -154,8 +154,9 @@ Notera att kraven~\ref{req:myreq} och~\ref{req:myreq2} har prioritet 2.
 Nån text
 
 \section{Metod}
-Nån text
-	\subsection{Övergripande system}
+Tillvägagångssätt för utvecklign av systemet. Skriv massa positiva saker om git.
+\section{System}
+ Nån text
 	\subsection{Delsystem}
 		\subsubsection{Bana}
 		\subsubsection{Display}
@@ -166,6 +167,7 @@ Nån text
 
 \section{Resultat}
 Det gick åt skogen
+Kanske visa lite grafer.
 
 \section{Diskussion}
 Undrar varför
-- 
cgit v1.2.1

