From 3c5b7546f4e9b36456b5030d8004855a5160cde6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 15:45:29 +0100
Subject: =?UTF-8?q?Inledning=20till=20k=C3=B6rning=20f=C3=B6r=C3=A4ndras?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex
index c0a4007..96b8be4 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex	
@@ -3,7 +3,6 @@
 \input{text/system/01-innan-start}
 \input{text/system/02-uppstart}
 \input{text/system/03-korning}
-\input{text/system/04-gas}
 \input{text/system/05-display}
 
 \subsection{Avslut}
-- 
cgit v1.2.1

