From 6e1a2e53c915c90926b49e2c388ba480b1107ea5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Fri, 13 Dec 2019 11:21:42 +0100
Subject: Korrigeringar

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex | 11 +++++------
 1 file changed, 5 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex
index 84ce422..a361251 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex	
@@ -31,10 +31,9 @@ direkt. Trycker användaren på s stoppas varje bil var för sig när den uppska
 befinna sig 80~cm framför målgivaren. Programmet avslutas när båda bilarna
 stoppats.
 
-När körningen avslutas slutar systemet skicka spänning till banan.
-Om en bil kört fler än två varv sparas statistik från körningen i en
-\texttt{.mat}-fil med nuvarande datum och tid som filnamn.
-
-Vid programslut visas statistik om varvtid och genomsnittlig segmenttid på
-displayen (Figur~\ref{fig:display-seg} och Figur~\ref{fig:display-lap}).
+När körningen avslutas slutar systemet skicka spänning till banan.  Om en bil
+kört fler än två varv sparas statistik från körningen i en \texttt{.mat}-fil med
+nuvarande datum och tid som filnamn. Vid programslut visas också statistik om
+varvtid och genomsnittlig segmenttid på displayen (Figur~\ref{fig:display-seg}
+och Figur~\ref{fig:display-lap}).
 
-- 
cgit v1.2.1

