From e06c2312dbd882d1c9385190559ac64e3dcfe9d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Mon, 2 Dec 2019 14:09:21 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=2080cm,=20med=20att=20det=20var=20f=C3=B6r?=
 =?UTF-8?q?=20exakt.?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex
index 9d724d7..559be9c 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/03-systembeskrivning.tex	
@@ -9,8 +9,7 @@
 
 För att avbryta programmet manuellt kan användaren när som helst trycka på q
 eller s på datorns tangentbord. Trycker användaren på q avslutas programmet
-direkt. Trycker användaren på s stoppas varje bil var för sig när de är 80~cm
-från målgivaren och programmet avslutas när båda bilarna stannat.
+direkt. Trycker användaren på s stoppas varje bil var för sig och fordonet stoppas när programmet uppskattar att bilen befinner sig 80~cm innan målgivaren. Därefter avslutas programmet när båda bilarna stannat.
 
 Om det har gått mer än nio sekunder sedan en givare passerades pausas programmet
 och användaren informeras på styrdatorn att en bil misstänkts ha fastnat eller
-- 
cgit v1.2.1

