From 6e1a2e53c915c90926b49e2c388ba480b1107ea5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Fri, 13 Dec 2019 11:21:42 +0100
Subject: Korrigeringar

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex
index 94bbe76..6924660 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex	
@@ -18,8 +18,8 @@ fyra av varven med en maximal överträdelse på 0,31~sekunder långsammare än
 maximal tillåten varvtid (14,5~sekunder).
 
 Ingen av dessa körningar uppfyllde kraven på prestanda, alltså krav 20, 21 och
-23. Givarna lästes av mer än 10 gånger per sekund under båda körningarna. Se
-\ref{sec:system:korning:cykel} för information om hur detta mäts.
+23. Givarna lästes av mer än 10 gånger per sekund under båda körningarna.
+Se~\ref{sec:system:korning:cykel} för information om hur detta uppmätts.
 
 \begin{figure}
 	\centering
-- 
cgit v1.2.1

