From 96f47b72345b4c9019f70fd64a369485c2e1a64a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 3 Dec 2019 13:51:58 +0100
Subject: Mer tornardoarbete

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex
index 6fd34df..35f7f48 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/06-resultat.tex	
@@ -22,8 +22,8 @@ maximal tillåten varvtid (14,5~sekunder).
 Ingen av dessa körningar uppfyllde kraven på prestanda, alltså krav 20, 21 och
 23.
 
-Givarna lästes av mer än 10 gånger per sekund. Se \ref{sec:system:korning:cykel} för information om hur
-detta mäts.
+Givarna lästes av mer än 10 gånger per sekund under båda körningarna. Se
+\ref{sec:system:korning:cykel} för information om hur detta mäts.
 
 \begin{figure}
 	\centering
-- 
cgit v1.2.1

