From 3ea2a3850e044fec6fa01447489b43d56a22d79f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 15:09:11 +0100
Subject: Flytta systembeskrivning till egna filer

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex
new file mode 100644
index 0000000..d131edf
--- /dev/null
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
@@ -0,0 +1,10 @@
+\subsection{Innan start}
+
+Vid uppstart ritas knappar ut på displayenm se figur x. Med dessa knappar går
+det att välja om en eller två banor ska vara aktiva och om de ska styras
+autonomt av systemet eller manuellt med handkontroll. Det går också att ställa
+in en referenstid mellan 12 och 15 sekunder med 0,5 sekunders intervall genom
+att trycka på + och - på displayen. Varje 0,x sekunder skickas ett kommando till
+displayen som skickar information om alla knapptryck som skett sedan minnet
+efterfrågades senast. Händelserna bearbetas i den kronologiska ordning de
+trycktes i och ändrar på variabler enligt de knapptryck som skett.
-- 
cgit v1.2.1

