From 829358d581cc823d2dfd253b57b4c456a4c70188 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Tue, 3 Dec 2019 14:01:14 +0100
Subject: =?UTF-8?q?Lade=20in=20fig=20f=C3=B6r=20display=20f=C3=B6re=20star?=
 =?UTF-8?q?t?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 .../Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex   | 14 +++++++++++++-
 1 file changed, 13 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex
index e5f3013..aacae06 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
@@ -1,7 +1,19 @@
 \subsection{Innan start}
 
-Vid uppstart ritas knappar ut på displayen, se figur x. Med dessa knappar går
+Vid uppstart ritas knappar ut på displayen, se figur \ref{fig:choose1} och \ref{fig:choose2}. Med dessa knappar går
 det att välja om en eller två banor ska vara aktiva och om de ska styras
 autonomt av systemet eller manuellt med handkontroll. Det går också att ställa
 in en referenstid mellan 12 och 15 sekunder med 0,5 sekunders intervall genom
 att trycka på + och - på displayen. 
+\begin{figure}
+	\centering
+	\includegraphics[width=\linewidth] {Figures/choose1}
+	\caption{Display före start}
+	\label{fig:choose2}
+\end{figure}
+\begin{figure}
+	\centering
+	\includegraphics [width=\linewidth] {Figures/choose2}
+	\caption{Display före start}
+	\label{fig:choose2}
+\end{figure}
-- 
cgit v1.2.1

