From e487bb9bb7fecddb8aa00213a578447fc13d0de9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Fri, 13 Dec 2019 15:50:35 +0100
Subject: Matematiska tecken

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex
index 884ce40..780a672 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
@@ -4,7 +4,7 @@ Vid uppstart ritas knappar ut på displayen, se Figur \ref{fig:choose}. Med dess
 det att välja om en eller två banor ska vara aktiva och om de ska styras
 autonomt av systemet eller manuellt med handkontroll. Det går också att ställa
 in en referenstid mellan 12 och 15 sekunder med 0,5 sekunders intervall genom
-att trycka på + och - på displayen. 
+att trycka på $+$ och $-$ på displayen. 
 \begin{figure}
 	\centering
 	\includegraphics[width=0.75\linewidth] {Figures/choose1}
-- 
cgit v1.2.1

