From 3ea2a3850e044fec6fa01447489b43d56a22d79f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 15:09:11 +0100
Subject: Flytta systembeskrivning till egna filer

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex
new file mode 100644
index 0000000..f1baef2
--- /dev/null
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex	
@@ -0,0 +1,6 @@
+\subsubsection{Display}
+
+I varje programcykel skickas nuvarande värdet på u till två stapeldiagram på
+displayen för vardera bil. Se appendix N för mer information om displayens
+stapeldiagram. Om ett nytt varv har inletts skrivs dessutom varvnumret och
+varvtiden ut på displayen.
-- 
cgit v1.2.1

