From ec3b0c6989a214a0a42955ac98ec5d860a87bd3a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Wed, 11 Dec 2019 16:06:17 +0100
Subject: Lite mer just

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex
index 5611c31..3951474 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex	
@@ -1,8 +1,8 @@
-\subsection{Display}
+\subsection{Display under körning}
 
-I varje programcykel skickas dessutom värdet på vardera bils spänningspålägg
+I varje programcykel skickas värdet på vardera bils spänningspålägg
 till två stapeldiagram på den ansluta displayen. Om ett nytt varv inleds skrivs
-dessutom förra varvnumret och varvtiden ut på displayen. Se appendix, del~
+dessutom förra varvnumret och varvtiden ut på displayen. Se Appendix
 \ref{app:funktioner och filer:display} för information om hur kommunikationen
 till displayen implementerades.
 
-- 
cgit v1.2.1

