Enligt kravspecifikation punkt 7 ska programmet automatiskt hantera de olika bilarna som finns. Lösningen är att varje bil som ska tilldelas en egen konstant som är specifik för varje bil. Konstanten är framtagen genom tidigare mätningar och tanken är att programmet ska kunna identifiera bilen under kalibreringsvarven. Därefter använda konstanten efter kalibreringsvarven. 